Copyright: 2002-2004 Илья "Darthman" Проходцев


Default
Battery Eater Pro

Battery Eater

Версия Pro

Преимущества Battery Eater

Системные требования

Тестирование

Gauge

Лицензионное соглашение


Battery Eater

Battery Eater - тест, позволяющий выяснить потенциал аккумуляторной батареи, установленной в ноутбуке.С помощью Battery Eater можно легко узнать минимальное время работы ноутбука (при отключении всех параметров энергосбережения) в условиях, приближенных к максимальной загрузке ("Classic"). Однако, надо учитывать, что такие условия малодостижимы при обычном использовании ноутбука, поэтому отражают минимальное время, которое способен проработать ноутбук. В режимах "Idle" или "Reader's Test" программа покажет результат, максимально приближенный к максимально возможному (при установке всех параметров энергосбережения на максмум).

        Также Battery Eater построит график разряда аккумулятора, с помощью которого можно увидеть динамику уменьшения заряда.


Преимущества Battery Eater

·	Малый размер дистрибутива.

·	Бесплатность.

·	Удобство и простота использования.

·	Мультиязычность интерфейса.

·	Гибкая схема тестирования.

·	Три режима тестирования.

·	Возможность использовать тест в фоновом режиме только для замера времени и построения графика разряда.

·	Полная информация о ключевых компонентах системы.

·	Тестирование производительности подсистем компьютера.

·	Отслеживание состояния всех подключенных батарей в реальном масштабе времени.


Лицензионное соглашение

Автор программы не несет никакой ответственности за возможную потерю или порчу информации, выход из строя оборудования, недополученную прибыль или убытки, а также любые другие события, последовавшие за использованием программы. Запрещается распространение программы с измененным дистрибутивом. Продажа программы запрещена. Размещение программы на бесплатных каталогах и дисках, распостраняемых бесплатно разрешено, при соблюдении оригинального содержания программы.

Использование программы означает ваше согласие с этими условиями.


Версия Pro

Версия Pro разработана с учетом пожеланий тестеров и людей, активно использующих тест в работе. Версия Pro включает в себя, по сравнению со стандартной, дополнительные режимы тестирования, расширенные настройки тестов, поддержку более современного программного обеспечения (DirectX 9.0, OpenGL 1.5), более полную информацию о системе и автоматизированный процесс получения результатов теста. Также версия про (начиная с 2.22+) работает с плагинами, что позволяет нарастить функционал программы, без участия автора. Plugin API поставляется в комплекте с программой.


Системные требования

·	Battery Eater разрабатывался с учетом особенности архитектуры Windows NT, поэтому корректная работа программы на компьютерах с установленными операционными системами семейства Windows 9x не гарантируется. Рекомендуемые операционные системы: Windows 2000, Windows XP, Windows 2003.

·	Для классического режима теста необходимы установленные в системе драйверы для видеоадаптера с поддержкой OpenGL 1.0 (если не имеется аппаратной поддержки OpenGL, он будет эмулироваться процессором).

·	Тест ориентирован для работы на переносных компьютерах, однако определение производительности подсистем возможно и на настольных модификациях (например, для сравнения производительности).

·	Необходимо наличие установленного DirectX 9.0. Поведение программы при отсутствии этого компонента может быть немного неадекватным, однако практически все функции будут работать. Если у вас нет дистрибутива DirectX, его можно взять с официального сайта Корпорации Майкрософт. www.microsoft.com


Тестирование

·	Перед началом теста скопируйте программу на жесткий диск.

·	Запуск теста желателен из папки носящей название на английском языке.

·	Избегайте запуска программы с других носителей информации.

Для измерения времени работы ноутбука от аккумулятора необходимо запустить программу, дождаться, пока аккумулятор зарядится полностью (даже при индикации 100% заряда программа может выдавать статус «Зарядка», что означает смещение точности контроллера АКБ, дождитесь, пока статус не переключится на высокий заряд),  затем начинайте тест. Если отмечен пункт «Начинать тест при отключении от сети», программа автоматически отследит отключение питания от сети переменного тока и приступит к тестированию. Однако, при необходимости, тест можно запустить вручную, нажатием сочетания клавиш Shift+F3. После того, как аккумулятор полностью разрядится, и ноутбук выключится, при следующем включении ноутбука, программа автоматически загрузится и сообщит о готовности результатов, а также выведет их на дисплей в браузере, установленном по умолчанию. Программа не требует вмешательства на стадии тестирования.

Battery Eater Pro имеет 3 стандартных режима тестирования:

·	Классический режим

·	Режим Reader's test

·	Режим Idle Mode

Предварительно, для получения максимально достоверных результатов, необходимо:

1.	Отключить отключение дисплея по таймеру.

2.	Отключить хранитель экрана.

3.	Отключить перевод ноутбука в спящий режим при остатке заряда ниже определенного значения. У ноутбуков некоторых производителей предустановленно фирменное программное обеспечение для более гибкой настройки энергосбережения, не позволяющее отключить переход ноутбука в спящий режим.

Классический режим:

В классическом режиме программа старается загрузить как можно сильнее аппаратные ресурсы системы, что позволяет узнать минимальное время работы ноутбука от аккумуляторов.

В закладке «Опции» следует выбрать необходимое разрешение экрана и глубину цвета, а также отметить пункт, разрешающий вывод тестового изображения на полный экран.

Результаты тестирования в этом режима будут публиковаться на сайте www.mobilepc.ru только при стандартных настройках.

Режим Reader's test:

 В этом режиме теста программа создает иллюзию чтения текста пользователем. За основной текст взят текст «The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark», но есть возможность заменить его любым другим. Выбрать альтернативный текст можно с помощью кнопки, появляющейся только в этом режиме теста. Формат текста должен быть TXT или RTF. Полученные в этом режиме результаты не публикуются на сайте.

Режим Idle:

Этот режим, по сути, ничего не делает. В этом режиме можно измерить время автономной работы и получить график разряда аккумуляторных батарей при простое или при работе с другими программами.

Результаты тестирования в этом режиме также не принимаются автором.


Gauge

Gauge - это индикатор заряда аккумулятора в ноутбуке. Программа помещается на панель задач, рядом с часами и везде сопровождает ее. То есть, переместив панель, gauge тоже переместится. Программа не видна на панели задач, как запущенное приложение, поэтому не мешает основной работе. Gauge намного удобнее стандартного индикатора заряда, поскольку одновременно и рисует и пишет процент заряда (с точностью до 1/10 процента).